<template>
	<view>
		<u-loading-page loadingText="加载中...." :loading="true"></u-loading-page>
	</view>
</template>

<script>
	import apiLogin from '@/api/login.js'
	import { getToken,setToken } from '@/utils/token'
	export default{
		data(){
			return {
				toUrl:''
			}
		},
		onLoad(options) {
			this.toUrl=options.returnUrl;
		},
		mounted() {
			let token=getToken();
			let $this=this;
			//console.log(token,'得到token');
			if(!token){
				console.log('未获得token,转向登录');
			  //this.$router.push({ path: process.env.VUE_APP_LOGIN_URL })
			  // #ifdef APP-PLUS
			  plus.runtime.openURL(this.$config.loginPath) //这里默认使用外部浏览器打开而不是内部web-view组件打开
			  // #endif
			  // #ifdef H5
			  window.open(this.$config.loginPath)
			  // #endif
			}else{
				console.log('获取用户信息');
			  apiLogin.boeLogin(token).then(rs=>{
				if(rs.status==200){
					console.log('获取用户信息成功');
				  //setToken(rs.result.access_token);
				  //加载用户信息
					this.$store.dispatch("InitData").then(res => {
						 //console.log(res)
						 //this.$watermark.set(res.result.name + res.result.loginName);
						 // uni.switchTab({
						 // 	url:'/pages/index/index'
						 // })
						 uni.setStorageSync("boe_new_login",1);//记录新登录
						 let openUrl=$this.toUrl;
						 if(openUrl){
							console.log('跳转url='+openUrl);
							if(openUrl.startsWith('http')){
								//alert('跳转url0='+openUrl)
								location.href=openUrl
							}else{
								if(openUrl=='/pages/index/index' || openUrl=='/pages/study/index' || openUrl=='/pages/plus/index' || openUrl=='/pages/my/index'){
									//alert('跳转url1='+openUrl)
									uni.switchTab({
										url:openUrl
									})
								}else{
									//alert('跳转url2='+openUrl)
									uni.navigateTo({url:openUrl})
								}
							}
						 }else{
							console.log('跳转到首页');
							//alert('跳转到首页')
							uni.switchTab({
								url:'/pages/index/index'
							})
						 }
						 
					}).catch(error => {
						console.log('加载用户信息错误：',error);
					    //alert('加载用户信息错误')
					    uni.showModal({
						title:'错误',
					    	content:error
					    })
					})						
				}else{
					//alert('加载用户错误')
					console.log(rs.message+','+rs.error);
					//#ifdef APP-PLUS
					plus.runtime.openURL(this.$config.loginPath) //这里默认使用外部浏览器打开而不是内部web-view组件打开
					// #endif
					// #ifdef H5
					location.href=this.$config.loginPath;
					//window.open(this.$config.loginPath)
					// #endif
				}
			  }).catch(err=>{
				  //
				  //alert('请求超时')
				  uni.showToast({
				  	title:'请求超时'
				  })
			  })
			}
		}
	}
</script>

<style>
</style>
